Dual portable SSD de Kingston

Alexandre Laurent

- Titre : Dual portable SSD de Kingston

- Auteur : Alexandre Laurent

- Parution : 27 janvier 2026

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2026 Équipe de la rubrique Hardware. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Voir également :

- Test du SSD externe XS1000 de Kingston

Sommaire

- I. Introduction

- I-A. Dual Portable SSD

- II. Déballage

- III. Contrôleur SM2322

- IV. Indicateurs S.M.A.R.T.

- IV-A. Kingston SSD Manager

- V. Performances

- V-A. USB 3

- V-B. Transfert continu

- V-C. Utilisation simultanée en lecture et écriture

- V-D. Taille des blocs

- V-E. ATTO Disk Benchmark▲

- VI. Remarques

- VI-A. Autres solutions

- VII. Remerciements

I - Introduction

Kingston Technology est une société américaine, fondée en 1987 par John Tu et David Sun, ayant débuté dans la fabrication de mémoire volatile. La société a depuis étendu sa gamme de produits et, après les cartes mémoires et clefs USB, elle propose aussi des SSD internes comme externes.

I-A - Dual Portable SSD

Le SSD « Dual Portable SSD », annoncé au cours du mois de Novembre 2025, est un SSD externe reprenant l’aspect d’une clé USB. De plus, il est possible de le brancher aussi bien en USB Type A qu’en USB Type C. Finalement, ce modèle est disponible avec une capacité de 512 Go, de 1 To ou de 2 To. Le constructeur garantit ce produit sur cinq ans et propose une assistance technique gratuite.

II - Déballage

Le SSD est emballé dans une boîte en carton arborant une photo, en taille réelle, du produit :

L’emballage indique le nom du modèle, sa capacité et présente un court texte qui décrit le périphérique ainsi que la connectique utilisée. L’arrière de la boîte indique le contenu, mais aussi la compatibilité avec les systèmes Windows 11, Mac OS (13.76.x et plus), Linux (4.4 et plus) et Chrome OS.

À l’intérieur de la boîte se trouve le disque SSD maintenu dans un emballage en carton.

Le périphérique de stockage, un parallélépipède rouge, en métal, dispose d’un port USB Type A mâle d’un côté et d’un port USB Type C mâle de l’autre. Les ports USB sont protégés par des capuchons. Sur le dessus se trouve le nom de la marque et la capacité en blanc.

Le dessous ne montre que les pictogrammes de conformité :

Les dimensions des capuchons correspondent exactement aux dimensions des ports USB qu’ils protègent et ne peuvent donc pas être intervertis.

Le SSD mesure 7,15 cm de long pour 2,1 cm de large et 0,8 cm de haut. Il pèse 13 g. Celui-ci n’est pas démontable et n’est pas étanche (que ce soit à l’eau ou à la poussière).

III - Contrôleur SM2322

Le Dual Portable SSD de Kingston utilise un contrôleur Silicon Motion SM2322. Ce dernier dispose des fonctionnalités permettant de gérer les puces mémoires NAND 3D ainsi que de la faculté de communiquer en USB. Cette solution permet donc de gagner en place et en coût de composant en comparaison à une conception plus classique nécessitant deux puces : le contrôleur et le pont faisant liaison entre l’interface NVMe et USB.

Le contrôleur SM2322 est conçu pour supporter une interface USB 3.2 Gen 2x2, plus rapide que l’interface USB 3.2 Gen 2x1, mais celle-ci ne serait disponible que sur le port USB Type C. Le côté USB Type A, ne peut pas supporter une telle interface, par conséquent l’utilisation d’un tel périphérique serait étrange : le côté USB Type C offrirait des débits deux fois plus rapide que le côté en USB Type A.

IV - Indicateurs S.M.A.R.T.

Les indicateurs S.M.A.R.T. permettent de fournir des informations quant au bon fonctionnement du disque et notamment, de donner des indications sur son état de santé.

Ces indicateurs sont lisibles avec un outil tel que CrystalDiskInfo, dont voici le rapport :

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.7.0 (C) 2008-2025 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 11 Pro 23H2 [10.0 Build 22631] (x64)
Date : 2025/12/08 18:25:59

----------------------------------------------------------------------------
(02) SPSD
----------------------------------------------------------------------------
Model : SPSD
Firmware : SFV20100
Serial Number : 204479A6A981E1A50BA4
Disk Size : 2048,4 GB (8,4/137,4/2048,4/2048,4)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 4000797359
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : ---- | ----
Power On Hours : 0 heures
Power On Count : 1 fois
Host Writes : 0 GB
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Bon (100 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
09 100 100 __0 000000000000 Power on Hours
0C 100 100 __0 000000000001 Power Cycle Count
94 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
95 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
A1 100 100 __0 000000000064 Spécifique au constructeur
A7 100 100 __0 000000000000 SSD Protect Mode
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
A9 100 100 _10 000000000000 Spécifique au constructeur
AA 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
B5 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
B6 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
BB 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
C0 100 100 __0 000000000001 Unexpected Power Loss Count
C2 _29 _31 __0 001F0000001D Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
C7 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
DA 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
E7 100 100 __0 000000000064 Lifetime Left
E9 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
F1 100 100 __0 000000000000 Total Sectors Write
F2 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
F4 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
F5 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
F6 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur

Sous Linux, l’outil smartctl permet d’obtenir ces informations. Toutefois, il faudra utiliser l’option -d sat pour obtenir un résultat.

IV-A - Kingston SSD Manager

Kingston Technologies propose un outil, uniquement pour Windows, permettant de monitorer et de gérer les SSD de la marque. Appelé Kingston SSD Manager, l’utilitaire repose sur la bibliothèque Qt. Au démarrage, et si aucun SSD de la marque n’est connecté, l’utilisateur trouvera un outil quelque peu vide :

Il est possible d’obtenir un résultat similaire si le logiciel n’est pas à jour. Par exemple, le SSD Dual Portable sera détecté avec la version 1.5.6.1, mais pas nécessairement avec une version plus ancienne.

Après avoir connecté le SSD et manuellement rafraîchi l’outil, les informations de ce dernier s’affichent :

Dans l’onglet « Health », les indicateurs S.M.A.R.T. y sont listés :

L’onglet « Events » est un journal de l’application.

V - Performances

Le constructeur annonce 1 050 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture.

Sous Windows, les performances peuvent être vérifiées avec CrystalDiskMark (8.0.5) :

Ou bien avec KDIskMark (3.2.0, fio 3.39) et GNOME Disk Utility (46.1) :

V-A - USB 3

Le SSD Dual Portable de Kingston est un SSD supportant l’USB 3.2 Gen 2 et c’est ainsi qu’il est possible d’atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s, vitesse nominale de cette norme. Toutefois, pour atteindre ce niveau de performance, il est nécessaire de s’assurer de brancher le SSD à un port supportant cette spécification (estampillé SuperSpeed+, SS+ ou plus récemment, SuperSpeed USB 10 Gbps). Sans quoi, les transferts seront certainement divisés par deux en cas d’utilisation d’un port USB 3 (maximum 500 Mo).

Un port Thunderbolt 3 ou 4 permet aussi d’atteindre les performances maximales du disque. En effet, ces ports sont compatibles avec la connectique USB C et permettent des débits jusqu’à 5 Go/s.

V-B - Transfert continu

Le SSD Dual Portable de Kingston ne peut cependant pas tenir ce débit en écriture lors d’un transfert continu. En effet, les performances de celui-ci vont diminuer lors d’une longue copie continue. Les résultats suivants sont obtenus en effectuant une copie d’un fichier d’environ 500 Go, suivi d’une pause de 10 minutes et d’une seconde copie identique à la première. La copie est effectuée à l’aide de la commande dd, sous Linux :

dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=128M count=4000

Dans le test suivant, une simple copie d’un fichier volumineux a été effectuée :

Ces tests permettent de constater :

- le débit du disque est celui attendu pour les 400 premiers Go. Ensuite, les pseudo-caches des puces NAND sont pleins et le débit descend pour stagner à 130 Mo/s ;

- lorsque les pseudo-caches sont pleins, la température augmente à nouveau pour atteindre 75°C ;

- la pause de 10 minutes offre un répit au disque et la température diminue ;

- la deuxième copie est ralentie plus tôt (après environ 50 Go copié).

Les performances en écriture du disque sont ici bloquées à environ 600 Mo/s lorsque le test écrit dans un système de fichiers. Si le test utilise directement le périphérique (/dev/sda), les performances sont optimales. C’est aussi le cas avec KDiskMark, mais non reproduit sous Windows avec CrystalDiskMark.

Pour la lecture, le SSD Dual Portable offre un débit bien plus stable. Dans le graphe suivant, le disque est lu dans son entièreté :

La température en lecture atteint un maximum de 64°C.

V-C - Utilisation simultanée en lecture et écriture

Le fait d’effectuer une lecture simultanément à une écriture sur le SSD Dual Portable de Kingston est aussi un scénario envisageable. Dans un tel cas, les performances sont partagées inéquitablement entre l’opération de lecture et celle d’écriture. En effet, l’écriture sera fortement ralentie (autour de 33 Mo/s) si une lecture est aussi en cours.

Une fois la lecture terminée, l’opération d’écriture peut alors se dérouler à la vitesse espérée, jusqu’au remplissage du cache interne des puces NAND.

V-D - Taille des blocs

Avec l’utilitaire dd, il est possible de modifier la taille utilisée pour les blocs de données copiés. Le test suivant montre l’impact de cette option sur la copie d’un fichier de 32 Go sur le SSD Dual Portable de Kingston. Le fichier est copié sur une partition exFAT :

V-E - ATTO Disk Benchmark▲

Le logiciel ATTO Disk Benchmark permet d’effectuer un test similaire sous Windows. En plus de varier la taille des blocs, il est aussi possible de varier la queue des opérations d’entrées/sorties. Avec ce logiciel de test, il est possible d’obtenir les résultats suivants :

VI - Remarques

Les performances correspondent à celles annoncées par le constructeur. En raison de l’utilisation des puces NAND 3D, la copie de fichiers très volumineux pourra être ralentie. C’est une limitation intrinsèque à la technologie des puces mémoire et non spécifique au SSD Dual Portable.

Sachant que le cache est lié aux puces mémoire utilisées, le ralentissement peut apparaître plus tôt avec les modèles 512 Go et 1 To.

Malgré cela, il est aisé d’imaginer de nombreuses utilisations pour le SSD Dual Portable de Kingston, notamment :

- comme périphérique de stockage portable, rapide et de grande capacité (similaire à une clef USB) ;

- pour déplacer une bibliothèque de jeux vidéo. Les plateformes telles que Steam et Epic Games Store permettent de placer les jeux dans le dossier de son choix. L’utilisation du SSD Dual Portable pourrait même permettre d’obtenir de meilleurs temps de chargement si le PC ne dispose que d’un disque dur mécanique ou d’un SSD en SATA ;

- pour installer un système d’exploitation tel que Linux, et ainsi avoir un environnement adapté à ses besoins, toujours sous la main ;

- pour utiliser Ventoy afin de se servir du disque comme outil de récupération ou de test permettant de démarrer n’importe quelle distribution stockée sur celui-ci ;

- pour sauvegarder des fichiers en branchant le disque sur un NAS.

Le SSD Dual Portable ne dispose pas de témoin lumineux.

VI-A - Autres solutions

Kingston propose d’autres solutions de stockage externe : il existe le SSD XS1000 (testé ici) ou le XS2000, deux fois plus rapide et reposant sur une connectique USB 3.2 Gen 2x2 (Type C).
Kingston propose aussi des modèles disposant d’un chiffrement matériel tel que le IronKey Keypad 200 ou le SSD Vault Privacy 80 ES. Le SSD Dual Portable ne dispose pas d’une telle protection et l’utilisateur devra mettre en place une solution logicielle pouvant impacter les débits selon la puissance de l’ordinateur utilisé.

Toutefois, le SSD Dual Portable est plus pratique et permet d’être branché sur toutes les machines grâce à sa double connectique. De plus, en ne nécessitant pas de câble, le SSD peut être connecté directement au périphérique et, particulièrement dans le cas d’une télévision, évite que le SSD ne pende par le câble.

VII - Remerciements

Developpez.com tient à remercier Kingston Technology de nous avoir fourni le Dual Portable SSD.
Vous pouvez retrouver le Dual Portable SSD sur la page officielle de Kingston.

Merci à fred1599 pour ses suggestions. Merci également à ALT pour sa relecture orthographique.