Aperçu de la gamme de disques durs de la marque Seagate

Alexandre Laurent

Seagate produit des disques durs internes et externes. Cet article donne un aperçu des différentes solutions de stockage pour ordinateurs proposées par la marque.

Commentez

- Titre : Aperçu de la gamme de disques durs de la marque Seagate

- Auteur : Alexandre Laurent

- Parution : 10 juin 2025

- Licence : Copyright ® 2025 Alexandre Laurent. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Introduction

- II. Gamme de disques durs mécaniques

- II-A. Gamme de disques internes

- II-B. Gamme de disques externes

- II-C. Gamme de disques durs SSD

- II-C-1. Disques internes

- II-C-2. Disques externes

- II-D. FireCuda Gaming

- III. Caractéristiques

- III-A. Disques durs mécaniques

- III-A-1. Exos

- III-A-1-a. 7E10

- III-A-1-b. X18

- III-A-1-c. 2X18

- III-A-1-d. X20

- III-A-1-e. X24

- III-A-2. BarraCuda

- III-A-3. FireCuda

- III-A-4. IronWolf et IronWolf Pro

- III-A-5. Skyhawk et Skyhawk AI

- III-B. SSD

- III-B-1. BarraCuda

- III-B-2. FireCuda

- III-B-3. Nytro

- IV. Performances

- IV-A. KdiskMark

- IV-B. GNOME Disk Utility

- IV-C. Performances en situation réelle

- V. Technologie

- V-A. Mozaic 3+

- VI. Logiciels

- VII. Service

- VIII. Remerciements

I - Introduction

Seagate produit des disques durs internes et externes, mécaniques et SSD, à destination des professionnels comme des particuliers. Ainsi, on retrouve dans leur gamme de disques internes, des disques pour NAS, des périphériques de stockage pour joueurs, des disques pour la vidéo surveillance et ainsi de suite. Au cours de cet article, nous verrons ce que propose la marque et détaillerons les différences entre les produits.

II - Gamme de disques durs mécaniques

II-A - Gamme de disques internes

Dans sa gamme, Seagate catégorise ses disques durs mécaniques internes ainsi :

- Exos, à destination des professionnels, les Exos X, de 12 à 24 To, les Exos M de 30 à 32 To et les Exos X Mosaic 3+ de 30 à 36 To et possiblement 40 To ;

- SkyHawk et SkyHawk AI, pour la vidéo surveillance, disponibles en 1 à 8 To et de 8 To à 24 To pour la seconde catégorie ;

- BarraCuda en 3,5 pouces et 2,5 pouces, de 500 Go à 8 To et de 500 Go à 5 To pour la seconde catégorie. Les BarraCuda sont destinés à une utilisation dans un PC fixe ou portable ;

- IronWolf et IronWolf Pro, de 2 à 24 To pour les NAS ;

- FireCuda, de 4 à 8 To, pour les jeux.

II-B - Gamme de disques externes

Seagate propose aussi une offre étendue de disques durs externes :

- LaCie, pour les professionnels. Il est possible de trouver des solutions renforcées ou encore des docks embarquant deux disques durs (pour une solution RAID 0 ou RAID 1) ;

- FireCuda, pour joueurs, avec éclairage RGB, proposés en 1, 2 et 5 To ;

- OneTouch et UltraTouch, disponibles en 1, 2, 4 et 5 To, pour les particuliers, accompagnés d’une offre promotionnelle pour le logiciel de gestion de photos Mylio Photos+ et Dropbox. Ces disques supportent le chiffrement matériel des données.

Hors de ces gammes, Seagate propose aussi des modèles externes sans spécificité quelconque, ainsi que des disques estampillés PlayStation et Xbox et des séries limitées.

II-C - Gamme de disques durs SSD

II-C-1 - Disques internes

En plus des disques mécaniques, Seagate propose des SSD :

- BarraCuda : pour le stockage de données simple, de 500 Go à 4 To, avec aussi une solution en 2.5 pouces ;

- FireCuda : au format M.2 2230 ou M.2 2280, pour les joueurs, de 500 Go à 4 To ;

- Nytro : pour les centres de données ;

- Game Drive : des solutions estampillées PlayStation, de 1, 2 et 4 To

II-C-2 - Disques externes

Seagate propose aussi des SSD externes, notamment sous le nom LaCie, pouvant être renforcés ou offrir du chiffrement et des SSD sans dénomination particulière.

II-D - FireCuda Gaming

De plus, il existe les solutions FireCuda Gaming, des périphériques de stockage externes éclairés en RGB (compatible avec Razer Chroma). Deux solutions sont proposées :

- FireCuda Gaming Hub: un disque dur externe 8 ou 16 To offrant un port USB Type A et un port USB Type C ;

- FireCuda Gaming Dock : un adaptateur NVMe M.2 à connecter en Thunderbolt 3 et embarquant un SSD de 4 To (interchangeable). Le dock propose la connectique suivante :

- 5 ports USB 3.1 Gen 2 (dont un port le rechargement de batterie) ;

- 1 DisplayPort ;

- 1 port Ethernet RJ-45 ;

- 1 port d’entrée micro 3,5 mm ;

- 1 port de sortie audio 3.5 mm.

III - Caractéristiques

III-A - Disques durs mécaniques

III-A-1 - Exos

Les disques Exos sont conçus pour le stockage professionnel. Par conséquent, ils sont disponibles en SATA et en SAS. Au moment de l’écriture, la gamme est décomposée en segments : 7E10, 2X18, X18, X20 et X24.

III-A-1-a - 7E10

Les disques 7E10 peuvent être trouvés en :

- 2, 4 et 6 To, SATA avec des secteurs de 512 octets ;

- 2, 4 et 6 To, SAS avec des secteurs de 512 octets ;

- 2, 4, 6, 8, 10, SATA avec des secteurs 512/4K ;

- 2, 4, 6, 8, 10, SAS avec des secteurs 512/4K (512, 520, 528 octets) ;

- 2, 4, 6, 8, 10, SATA avec des secteurs 4K (4 096 octets) ;

- 2, 4, 6, 8, 10, SAS avec des secteurs 4K (4 096, 4 160, 4 224 octets) ;

Le débit maximal peut aller de 226 Mo/s à 263 Mo/s suivant la capacité des modèles. La consommation se situe entre 9,4 W et 12,26 W (les modèles SAS consomment légèrement plus que leur équivalent SATA).

Les 7E10 sont estimés à un temps moyen entre pannes de 2 000 000 heures avec un taux d’erreurs irréparables d’une erreur pour 10¹⁵ lectures.

Les disques embarquent 256 Mo de cache et fonctionnent à 7 200 tours par minute.

III-A-1-b - X18

Les X18 sont disponibles en 10, 12, 14, 16 et 18 To en SATA et SAS, avec une taille des secteurs de 512 octets ou de 4K. Ils reposent sur la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR).

Ceux-ci sont estimés à un temps moyen entre pannes de 2 500 000 heures avec un taux d’erreurs irréparables d’une erreur pour 10¹⁵ lectures.

La consommation maximale se situe entre 8,6 et 9,8 W selon les modèles.

La vitesse maximale est de 270 Mo/s et dispose de 256 Mo de cache.

III-A-1-c - 2X18

Les X18 sont disponibles en 16 et 18 To en SATA et SAS, avec une taille des secteurs de 512 octets ou de 4K. Ceux-ci offrent le double des performances des disques habituels grâce à un mécanisme à double actionneur (nommée MACH.2). Ainsi, le débit maximal est de 554 Mo/s. En SAS, les disques peuvent être vus comme deux entités indépendantes de 8 ou 9 To selon le modèle.

La consommation maximale se situe entre 13,1 et 13,5 W.

Ceux-ci sont estimés à un temps moyen entre pannes de 2 500 000 heures avec un taux d’erreurs irréparables d’une erreur pour 10¹⁵ lectures.

III-A-1-d - X20

Les X20 sont disponibles en 18 et 20 To en SATA et SAS, avec une taille des secteurs de 512 octets ou de 4K. Ils reposent sur la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR).

Ceux-ci sont estimés à un temps moyen entre pannes de 2 500 000 heures avec un taux d’erreurs irréparables d’une erreur pour 10¹⁵ lectures.

La consommation maximale est entre 9,4 et 9,8 W suivant les modèles.

La vitesse maximale est de 285 Mo/s et les disques disposent de 256 Mo de cache.

III-A-1-e - X24

Les X24 ont des caractéristiques semblables aux X20. La mémoire cache est de 512 Mo pour les X24 et ils sont disponibles en 12, 16, 20 et 24 To.

III-A-2 - BarraCuda

Les disques BarraCuda sont conçus pour un usage général ou, autrement dit, pour être intégrés dans les PCs. Il existe des disques BarraCuda 2,5 pouces et 3,5 pouces. Les premiers sont disponibles en 500 Go, 1 To, 2, 3, 4 et 5 To, alors que les 3,5 pouces sont aussi disponibles en 6 et 8 To, mais pas en 5 To.

Les BarraCuda reposent généralement sur la technologie Shingled Magnetic Recording (SMR), à l’exception des modèles 500 Go et 1 To en 3,5 pouces qui utilisent la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR).

La vitesse de rotation est de 5 400 tours par minute à partir de 4 To pour les disques 3,5 pouces. Pour les modèles ayant une capacité inférieure, la vitesse de rotation est de 7 200 tours par minute. Les disques durs 2,5 pouces au format 500 Go ou 1 To sont disponibles dans les deux vitesses (5 400 et 7 200 tours par minute).

Les disques 2,5 pouces disposent de 128 Mo de cache alors que les disques 3,5 pouces disposent de 256 Mo de cache, à l’exception des modèles 3,5 pouces, 1 To et 500 Go proposant respectivement 64 Mo et 32 Mo.

Les disques 2,5 pouces atteignent un débit maximal de 140 voir 160 Mo/s contre un débit entre 185 et 210 Mo/s pour les disques 3,5 pouces.

La consommation moyenne en fonctionnement est de 1,7 W jusqu’à 2,1 W pour les disques 2,5 pouces contre 3,7 W jusqu’à 5,3 W pour les disques 3,5 pouces.

Les disques sont estimés à une erreur de lecture irréparable pour 10¹⁴ lectures.

III-A-3 - FireCuda

Les disques FireCuda sont conçus pour les joueurs ou les professionnels de la création.

Ces disques 3,5 pouces, 7 200 tours par minute, reposent sur la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR) et sont proposés en 4 et 8 To.

Ces derniers utilisent une taille de secteur de 512 octets et disposent d’un cache de 256 Mo.

Les disques sont estimés à un taux d’erreurs irréparables en lecture de 1 pour 10¹⁵.

La consommation en fonctionnement des disques est de 7,2 W pour le modèle 4 To et 9 W pour le modèle 8 To.

Les FireCuda ont un débit maximal de 256 Mo/s pour le modèle 4 To et 260 Mo/s pour le modèle 8 To.

III-A-4 - IronWolf et IronWolf Pro

Les disques IronWolf sont conçus pour fonctionner dans des NAS.

Ces disques reposent sur la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR) et à partir des modèles 12 To, contiennent de l’hélium dont la densité très faible permet de limiter les frottements.

Le IronWolf 10 To est proposé soit en modèle air soit en modèle hélium.

En termes de capacité, les IronWolf sont disponibles en 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 12 To, alors que les IronWolf Pro sont disponibles en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24 To.

La consommation en fonctionnement des disques se situe entre 3,1 W et 7,8 W pour les IronWolf et 5 W jusqu’à 10,1 W pour les IronWolf Pro.

Les IronWolf sont estimés à un temps moyen entre pannes de 1 000 000 heures, contre 2 000 000 heures pour les modèles IronWolf 8 et 10 To puis 2 500 000 heures. Le taux d’erreurs irréparables en lecture est d’une erreur pour 10¹⁵ lectures pour les IronWolf Pro ainsi que pour les IronWolf au-dessus de 8 To et 10¹⁴ pour les autres.

Les modèles IronWolf sont proposés soit avec 64 Mo de cache soit avec 256 Mo. Les IronWolf Pro possèdent 256 Mo de cache et 512 Mo pour les modèles 22 et 24 To.

Les IronWolf ont un débit maximal entre 180 Mo/s et 210 Mo/s alors que le débit varie entre 226 et 285 Mo/s suivant les modèles de IronWolf Pro.

III-A-5 - Skyhawk et Skyhawk AI

Les disques Skyhawk sont conçus pour l’enregistrement de vidéo en flux. La gamme Skyhawk AI est élaborée pour permettre l’analyse de vidéo en parallèle de l’enregistrement.
Ces disques reposent sur la technologie Conventionnal Magnetic Recording (CMR) et utilisent la technologie à l’hélium à partir des modèles 12 To.

En termes de capacité, les Skyhawk sont disponibles en 1, 2, 3, 4, 6 et 8 To, alors que les Skyhawk AI sont disponibles en 8, 10, 12, 16, 20 et 24 To.

La consommation en fonctionnement des disques se situe entre 3,7 W et 5,3 W pour les Skyhawk et 7,72 W jusqu’à 9 W pour les Skyhawk AI.

Les Skyhawk sont estimés à un temps moyen entre pannes de 1 000 000 heures, contre 2 000 000 heures pour les modules Skyhawk AI 8 et 10 To puis 2 500 000 heures avec un taux d’erreurs irréparables en lecture d’une erreur pour 10¹⁵ lectures pour les Skyhawk AI et une erreur pour 10¹⁴ pour les Skyhawk.

Les modèles Skyhawk possèdent un cache de 256 Mo alors que les modèles Skyhawk AI possèdent un cache soit de 256 Mo soit de 512 Mo.

Les Skyhawk ont un débit maximal de 180 Mo/s alors que le débit varie entre 255 et 285 Mo/s suivant les modèles de Skyhawk AI.

Des capteurs de vibration sont implémentés à partir des modèles 4 To.

III-B - SSD

III-B-1 - BarraCuda

Parmi les SSD BarraCuda, le constructeur propose :

- les BarraCuda 515 SSD : en 256, 512, 1 024 et 2 048 Go, ils supportent le chiffrement matériel (TCG Opal) et offrent des débits de 3 400/3 300 Mo/s en lecture et de 1 300 à 3 000 Mo/s en écriture (suivant la capacité) pour une consommation maximale de 5,3 W. Ce sont des disques en PCIe 3e génération x4, NVME 1.3 ;

- les BarraCuda 520 SSD : en 512, 1 024, 2 048, 4 096 Go, offrant des débits de 5 000 Mo/s en lecture et de 3 200 à 4 200 Mo/s en écriture (suivant la capacité) pour une consommation maximale de 5,7 W. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- les BarraCuda 530 SSD : en 512, 1 024 et 2 048 Go, offrant des débits de 7 400 Mo/s en lecture et de 4 300 à 6 400 Mo/s en écriture (suivant la capacité) pour une consommation maximale de 5,8 W. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 2.0 ;

- les BarraCuda PCIe SSD : en 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To, offrant des débits de 3 600 Mo/s en lecture et de 1 300 à 2 800 Mo/s en écriture (suivant la capacité) pour une consommation maximale de 5,1 W. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- les BarraCuda SATA SSD : en 240, 256, 480, 512, 960, 1024, 1920, 2048 et 3840 Go, offrant des débits de 540 Mo/s en lecture et de 490 à 510 Mo/s en écriture (suivant la capacité) pour une consommation maximale de 1,25 W.

III-B-2 - FireCuda

De même que pour les BarraCuda, les FireCuda sont déclinés en plusieurs séries :

- les FireCuda 520 SSD : au format M.2 2280, disponibles en 500 Go, 1 To et 2 To, consommant jusqu’à 4,3 W et atteignant des débits de 5 000 Mo/s en lecture et entre 3 900 Mo/s et 4 850 Mo/s en écriture, suivant la capacité. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- les FireCuda 520N SSD : au format M.2 2230, disponibles en 1 To et 2 To, consommant jusqu’à 4,3 W et atteignant des débits de 5000 Mo/s en lecture et 3 200 Mo/s en écriture pour le modèle 2 To et 4 700 Mo/s pour le modèle 1 To. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- les FireCuda 530 SSD : au format M.2 2280 et disponibles en 500 Go, 1, 2 et 4 To. Ils offrent un débit entre 7 000 et 7 300 Mo/s en lecture suivant la capacité et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. Par contre, le modèle 500 Go a un débit maximal de 3 000 Mo/s en écriture. La consommation varie entre 6 et 8,6 W selon la capacité. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4.

- les FireCuda 530R SSD : au format M.2 2280 et disponibles en 1, 2 et 4 To. Permettent un débit en lecture jusqu’à 7 400 et 6 800 Mo/s en écriture. Consomment jusqu’à 8,9 W. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- les FireCuda 540 SSD : au format M.2 2280 et disponibles en 1 et 2 To. Permettent un débit allant jusqu’à 10 000 Mo/s en lecture et écriture pour le modèle 2 To contre 9 500 Mo/s et 8 500 Mo/s en lecture et écriture respectivement pour le modèle 1 To. Consomment jusqu’à 11 W. Ce sont des disques en PCIe 5e génération x4, NVME 2.0. Supporte la spécification TCG OPAL 2.0.

Les FireCuda 530 et FireCuda 530R peuvent aussi être accompagnés d’un dissipateur de chaleur.

La nomenclature des SSD pour PlayStation 5 invite à la confusion. En comparant les spécifications, on peut conclure :

- le « Game Drive PS5 NVMe SSD » disponible en 1 et 2 To correspond au FireCuda 530R SSD ;

- le « Game Drive M.2 SSD for PS5 » disponible en 1, 2 et 4 To correspond au FireCuda 530 SSD.

Ceux-ci sont équipés d’un dissipateur de chaleur.

III-B-3 - Nytro

La gamme Nytro est conçue pour les centres de données. Dans celle-ci, on retrouve :

- le Nytro 4350, un SSD M.2 2280 de 480 Go, 960 Go ou 1,92 To. La consommation est de 6,3, 8,1 et 10,7 W respectivement. En lecture, ces SSD peuvent atteindre un débit maximal de 5 500 Mo/s, mais en écriture le débit est de 700 Mo/s pour le modèle 480 Go et 2 000 Mo/s pour le modèle 1,92 To. Le type de mémoire utilisé est de la eTLC 3D et la fiabilité est estimée à une erreur irréparable pour 10¹⁷ lectures pour un temps moyen de 2 000 000 heures entre deux pannes. Ce sont des disques en PCIe 4e génération x4, NVME 1.4 ;

- le Nytro 5060, précisément, les 5360 et 5560 sont conçus pour de la lecture intensive et pour un usage mixte respectivement. La lettre ‘S’ suivant les chiffres indique un modèle simple port et la lettre ‘H’ pour un modèle double ports. C’est un SSD NVMe, disponible au format 2,5 pouces et E3.S. Il est capable d’un débit de 14 100 Mo/s en lecture et entre 4 300 Mo/s et 8 600 Mo/s en écriture suivant la capacité. Les modèles proposés ont une capacité variant entre 1 et 30 To. Il consomme entre 16 et 21 W et il est estimé à une erreur irrécupérable pour 10¹⁸ lectures pour un temps moyen de 2 500 000 heures entre deux pannes. Ce sont des disques en PCIe 5e génération x4, NVME 2.0 ;

IV - Performances

Pour ce test de performance (et les tests du NAS F4-424-Max de TerraMaster), Seagate a fourni quatre disques X16 (ST16000NM001G) dont les caractéristiques peuvent être consultées ici (mais qui ne sont pas visibles sur la page officielle).

Les Exos X16 sont disponibles en 14 et 16 To, en connectique SATA et SAS. Estimés à 2 500 000 heures entre deux pannes, et une erreur irréparable en lecture pour 10¹⁵ lectures. Ces disques fonctionnent à 7 200 tours par minute et disposent de 256 Mo de cache. Le débit maximal est de 261 Mo/s pour une consommation maximale de 10,2 W.

IV-A - KdiskMark

KDiskMark est un logiciel libre équivalent à CrystalDiskMark permettant d’estimer les performances d’un périphérique de stockage. La version utilisée est la 3.1.4 et repose sur fio 3.38. Voici les résultats obtenus pour les quatre disques :

IV-B - GNOME Disk Utility

GNOME Disk Utility est un logiciel graphique permettant de gérer les disques sous Linux (montage, démontage, formatage, lecture des registres S.M.A.R.T., …). Il possède aussi une fonctionnalité pour tester les performances (lecture, écriture et latence) d’un disque. Ci-dessous, les résultats obtenus avec ce logiciel :

IV-C - Performances en situation réelle

Les résultats suivants sont obtenus après l’exécution de deux scénarios :

- la copie d’un fichier de 2 Go ;

- la copie des fichiers source du noyau Linux en version 5.8.1, c’est-à-dire, de 74 027 fichiers pour 928,8 Mo.

Écriture (Mo/s)

Lecture (Mo/s)

Fichier 2 Go

Source du noyau Linux 5.8.1

Fichier 2 Go

Source du noyau Linux 5.8.1

Disque 1

238,55

120,55

265,80

42,59

Disque 2

239,32

136,65

251,72

44,46

Disque 3

246,21

159,09

270,42

46,87

Disque 4

245,49

160,60

281,83

45,78

Les tests sont répétés dix fois.

V - Technologie

V-A - Mozaic 3+

Seagate développe et propose des disques durs dépassant 30 To. Ceux-ci reposent sur une technologie nommée Mozaic 3+ : ce sont des disques durs stockant les données en superposition par magnétisme (Shingled magnetic recording, ou SMR) et bénéficiant de la méthode Heat-assisted magnetic recording (HAMR) dans le but d’augmenter la capacité de stockage. Pour le moment, les disques Exos M bénéficiant de cette technologie ne sont proposés qu’aux professionnels.

VI - Logiciels

Seagate propose une multitude de logiciels pouvant être utilisés avec les produits du constructeur :

- SeaTools : une interface graphique permettant d’afficher les disques, de lire les registres S.M.A.R.T. et de faire une mise à jour du micrologiciel. Le logiciel permet de changer la taille perçue du disque, de définir le surapprovisionnement d’un SSD ou de mettre en veille un disque. Celui-ci est disponible pour Windows et Linux ;

- DiscWizard : un logiciel de sauvegarde de fichiers ou de disques, avec possibilité de sauvegarde incrémentale. Le logiciel repose sur la solution d’Acronis et il est disponible uniquement pour Windows ;

- Seagate SSD Touch : permet de lire les données d’un disque SSD à partir d’un téléphone Android (à partir de la version 8) ;

- Samsung Drive Manager : une suite de logiciels intégrée aux disques durs externes comprenant : Samsung Auto Backup, Samsung SecretZone, Samsung Secure Manager et d’autres outils de gestion de disques durs externes. Cette suite est disponible uniquement pour Windows. L’assistant d’installation se lance au branchement du disque de type S Portable. Il est aussi possible de le télécharger indépendamment.

- Toolkit : permet de mettre en place des sauvegardes automatiques, de gérer le chiffrement et la politique de RAID ou encore, de lancer des copies automatiques de fichiers à l’insertion d’une carte mémoire. Ce logiciel est disponible pour Windows et Mac ;

- SeaChest : des outils en ligne de commande pour gérer les disques Seagate. Disponible pour Windows et Linux ;

- Pilote Paragon : un pilote NTFS pour Mac et un pilote HSF pour Windows.

- Nytro XM vCenter Plug-in : un greffon VMWare pour les disques Nytro ;

- LaCie RAID Manager : un utilitaire Windows et Mac pour les solutions multidisques externes de la gamme LaCie ;

- LaCie Genie Backup Assistant/Genie Backup Manager/Genie Backup Manager Pro/Genie Timeline : une solution de sauvegarde fichiers supportant les sauvegardes différentielles, incrémentales et complètes, pour Windows. Les solutions LaCie Intego Backup/Intego Assistant/Intego Manager Pro sont similaires, mais pour MacOS ;

VII - Service

Seagate propose aussi un service avec certains disques de la marque : Rescue Data Recovery. Avec ce service, vous pouvez envoyer votre disque dur en panne afin de tenter une récupération des données en laboratoire.

VIII - Remerciements

Developpez.com tient à remercier Seagate de nous avoir fourni les disques testés dans cet article.

Merci aussi à escartefigue pour ses retours et pour la correction orthographique.